
\begin{itemize}
\item $\proba{O}=0,7$;
\item $\proba{\evcont{A}}=0,55$ donc $\proba{A}=0,45$;
\item $\probacond{A}{O}=0,4$.
\end{itemize}
Ainsi, $\probacond{A}{O}\neq\proba{A}$ donc A et O ne sont pas indépendants.
