
\begin{enumerate}
\item La longueur d'un carreau doit diviser à la fois 210 cm (la hauteur du mur) et 135 cm (la largeur). De plus, il faut qu'elle soit la plus grande possible. Elle est donc égale à \pgcd{210}{135}.

\algoeuclide{210}{135}

\medskip

\underline{Un carreau doit donc mesurer 15 cm de côté.}

\item $210\div15=14$ et $135\div15=9$ donc il doit y avoir 14 carreau en hauteur et 9 carreaux en largeur, soit $14\times9126$ carreaux en tout.
\end{enumerate}
