
Le CM correspondant à \pourcent{30} est égal à 1,3. Le CM inverse est donc égal à :
\[
\dfrac{1}{1,3}\approx0,77\;,
\]
ce qui correspond à une évolution de $-\pourcent{23}$.

\medskip

\underline{L'évolution doit donc être de $-\pourcent{23}$ pour revenir à la valeur initiale.}
