
Le coefficient multiplicateur global (CMG) est égal à $\left(1+\dfrac{t}{100}\right)\left(1-\dfrac{t}{100}\right)=1-\dfrac{t^2}{\numprint{10000}}$.

Pour que le nombre final soit égal au nombre initial, il faudrait que le CMG soit égal à 1, ce qui ne peut pas être le cas car $\dfrac{t^2}{\numprint{10000}}\neq 0$.

\bigskip

\underline{Il n'existe donc aucun pourcentage correspondant à ce que l'on veut.}
