
\begin{enumerate}
\item La probabilité d'obtenir la face \og 3 \fg{}avec un dé équilibré est $p=\dfrac{1}{6}$.

\item L'intervalle de fluctuation correspondant à $n=50\geqslant25$ lancers et à $p=\dfrac{1}{6}$ ne peut pas se trouver à l'aide de la formule du cours car $p\notin\intervFF{0,2}{0,8}$.

On ne peut donc pas, avec cette formule, vérifier si le dé d'Al est équilibré.
\end{enumerate}
