On définit la fonction $g$ par :
\[
g(x)=\begin{cases}
x^2+3x-k & \text{si } x \leqslant 0\\
\e^x + 2 & \text{si } x > 0
\end{cases}
\]
Pour quelle valeur de $k$ la fonction $g$ est-elle continue sur \R ?

