Soit $f$ une fonction continue sur \intervFF{0}{1} telle que $f(0)=1$ et $f(1)=0$.

En considérant la fonction $g$ définie par $g(x) = f(x)-x$, montrer que l'équation $f(x)=x$ admet au moins une solution sur \intervFF{0}{1}.
\vspace*{-1.2em}

