Une machine-outil achetée neuve \numprint{10000}~\euro{} admet un prix de revente modélisé par la fonction $f$ définie par :
\[
f(x)=10\e^{-0,2x}
\]
o\`u $f(x)$ est exprimé en millier d'euros et $x$ en années.

\medskip

Déterminer le prix de revente moyen de cette machine sur 8 ans depuis sa date d'achat.

