Une entreprise de fabrication de composants électroniques sait que la probabilité qu'un composant soit défectueux est de \pourcent{5}. L'entreprise teste un lot de 200 composants.

\medskip

Déterminer une minoration de la probabilité que le nombre de composants défectueux dans le lot soit compris entre 5 et 15.

