On lance de manière indépendante $n$ fois un dé équilibré à six faces. 

Déterminer une valeur de $n$ pour laquelle la probabilité d'obtenir entre 0 et $\dfrac{n}{3}$ fois le nombre \og 1 \fg{} soit supérieure à $0,99$.


