Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules noires. On tire successivement avec remise des boules de cette urne. À partir de combien de tirages est-on sûrs à 95\% que la proportion de boules rouges tirées est dans l'intervalle $]0,35 ; 0,45[$ ?

