Le taux d'un élément radioactif diminue de \pourcent{30} en \numprint{1500} ans.

On sait de plus que ce taux est égal à $\e^{-\lambda t}$ après $t$ années.

\medskip

À l'aide d'une calculatrice ou d'un programme Python, déterminer une valeur approchée de $\lambda$ à $10^{-4}$ près.

