SIDA: Le test double standard (ELIZA et Western-Blot) détectent dans \pourcent{99,9} des cas le virus IH et la probabilité d'être un faux-positif est de \pourcent{0,01}. 

Une personne sans facteurs de risque particuliers appartient à un groupe dans lequel seulement \pourcent{0,01} portent le VIH. Son test est positif. 

Quelle est la probabilité d'être porteur de VIH?

