
\sectionnn{L'instruction \og Si ... Alors ... \fg}

\exercice[style=A,N=2,verif]{Laboratoire pharmaceutique}

Un laboratoire produisant un sirop contre la fièvre à destination de nouveaux-nés fournit le protocole médical suivant : pour une température corporelle dépassant 38,5°C, donner 2 cuillères de sirop. Pour une température corporelle comprise entre 37,5°C et 38,5°C, donner 1 cuillère de sirop.

On considère l'algorithme suivant :

\begin{algo}{}
\begin{algoentries}
N et T sont deux nombres réels
\end{algoentries}
\begin{algoinit}
Saisir T
\end{algoinit}
\begin{algobody}
Affecter à N la valeur 0
\begin{algoif}{T$>$38.5}
Affecter à N la valeur $\ldots\ldots\ldots$
\ifelse
\begin{algoif}{T$\geqslant$37.5}
Affecter à N la valeur $\ldots\ldots\ldots$
\end{algoif}
\end{algoif}
\end{algobody}
\begin{algoend}
Afficher N
\end{algoend}
\end{algo}

\begin{enumerate}
\item Quel est le r\^ole de cet algorithme ? Préciser à quoi correspondent les variables T et N.
\item Recopier et compléter l'algorithme sur votre copie.
\item Le cas où le nouveau-né n'a pas de fièvre (température corporelle inférieure à 37,5°C) est-il prévu dans l'algorithme ? (On pourra justifier la réponse en testant l'algorithme avec le nombre 37 en entrée.)
\end{enumerate}
\newpage