\begin{enumerate}
\item \raisebox{2ex}{\begin{tabular}[t]{|Sl|*8{Sc|}}
\hline
Valeurs de U & 50 & 43,5 & 37,845  & 32,9  & 28,6  &  24,9 & 21,7  & 18,9\\
\hline
Valeurs de n & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\
\hline
U < 20 ?     & oui & oui & oui  & oui   & oui  & oui  & oui  & non \\
\hline
\end{tabular}}

\item La valeur affichée par cet algorithme est la dernière valeur de $n$ calculée avant de sortir de la boucle, donc avant que $U\geqslant20$. Donc il affiche la valeur \og 7 \fg.
\end{enumerate}
\newpage