
Un algorithme Python possible est le suivant :

\begin{lstlisting}
S=0;
for n in range(100):
	S=S+n;
print(S)
\end{lstlisting}

Ici, \og \texttt{range(100)} \fg{} désigne l'intervalle des entiers compris entre 0 et 100 (bornes comprises).

\medskip

Une autre façon de faire la même chose avec la boucle \og while \fg{}  (Tant que) est la suivante :

\begin{lstlisting}
S=0;
n=1;
while (n<100):
	S=S+n;
	n=n+1;
print(S)
\end{lstlisting}