\begin{enumerate}
\item Le coefficient directeur de (AB) est $\dfrac{-3}{6}=-\dfrac{1}{2}$.\\
L'ordonnée à l'origine est $2,5=\dfrac{5}{2}$. \\
Donc (AB) : $y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{2}$.

\item Le coefficient directeur de (CD) est $\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$.\\
L'ordonnée à l'origine est $\dfrac{1}{3}$. \\
Donc (CD) : $y=\dfrac{2}{3}x+\dfrac{1}{3}$.

\item La droite (EF) est verticale donc son équation est $x=-4$ (car l'abscisse de E et F est $-4$).

\item La droite (GH) est horizontale donc son coefficient directeur est égal à 0. Donc son équation est $y=-2$ (car l'ordonnée de G et H est $-2$).
\end{enumerate}