\begin{enumerate}
\item L'intervalle de fluctuation au seuil de \pourcent{95} se calcule en prenant $n=800$ et $p=0,5$ (probabilité théorique qu'il gagne) :
\[
I_f=\intervFF{0,5-\dfrac{1}{\sqrt{800}}}{0,5+\dfrac{1}{\sqrt{800}}}\approx\intervFF{0,4647}{0,5353}.
\]

\item $f=\dfrac{387}{800}\approx0,48375\in I_f$. Par conséquent, cette observation semble conforme à nos attentes, donc ce sondage semble conforme au seuil de \pourcent{95}.
\end{enumerate}