\exercice[style=R,N=3,verif]{Raisonnement}

\begin{enumerate}
\item Après quelques calculs, Pierre affirme que le sinus d'un angle a une valeur exacte égale à $\dfrac{\sqrt2+\sqrt3}{2}$.

Pourquoi cette valeur est obligatoirement fausse ?

\item L'erreur étant rectifiée, le sinus de cet angle a pour valeur exacte $\dfrac{\sqrt2+\sqrt3}{4}$.

Donner une valeur approchée à l'unité de la mesure en degrés de cet angle.
\end{enumerate}