
Le coefficient multiplicateur global (CMG) est �gal � $\left(1+\dfrac{t}{100}\right)\left(1-\dfrac{t}{100}\right)=1-\dfrac{t^2}{\numprint{10000}}$.

Pour que le nombre final soit �gal au nombre initial, il faudrait que le CMG soit �gal � 1, ce qui ne peut pas �tre le cas car $\dfrac{t^2}{\np{10000}}\neq 0$.

\underline{Il n'existe donc aucun pourcentage correspondant � ce que l'on veut.}