
Posons $f=\dfrac{225}{300}=0,75$ la fr\'equence observ\'ee de stagiaires satisfaits sur les $n=300$ interrog\'es. Alors, 
\[
n\geqslant30\qquad;\qquad nf=225\geqslant30\qquad;\qquad n(1-f)=75\geqslant50
\]
donc un intervalle de confiance au seuil de \pourcent{95} de la proportion de stagiaires satisfaits est :
\[
I=\intervFF{f-\dfrac{1}{\sqrt{n}}}{f+\dfrac{1}{\sqrt{n}}}\approx\intervFF{0,692265}{0,807735}
\]
Remarquez que dans le sujet de ce baccalaur\'eat, les concepteurs se sont tromp\'es dans les arrondis (encore !).

En effet, l'intervalle est : \intervFF{0,693}{0,808} si l'on arrondit convenablement (voir remarque faite dans la correction page \pageref{tes-fluct-02-corr-rem}). 