\begin {corrige}[\thechapter ]{\i }
\begin{enumerate}
\item Sur la page \url{http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn\%C3\%A9es\_techniques\_de\_la\_tour\_Eiffel}, on trouve le dessin suivant :

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.4]{tourEiffel.jpg}
\end{center}

On voit alors que la hauteur de la tour Eiffel est égale à 324 m et sa largeur aux pieds est de 125 m.

\item On cherche la quatrième proportionnelle du tableau suivant :

\begin{center}
\begin{tabular}{|Sl|Sc|Sc|}
\hline
\bfseries Longueur sur le papier (en cm) & 29,7 & \\
\hline
\bfseries Longueur réelle (en cm) & \np{32400} & \np{12500}\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\[
\frac{29,7}{\np{32400}}\times\np{12500}\approx 11,48
\]

On trouve alors que 11,5 cm sont nécessaires pour dessiner la base de la tour Eiffel avec cette échelle. \\
\textbf{Sarah aura donc la place de dessiner la tour Eiffel sur une feuille A4.}
\end{enumerate}
\end {corrige}
