\begin {corrige}[\thechapter ]{\i }
Il faut 1 seconde pour que le son fasse 340 mètres. Lucile a attendu 4 secondes donc le son a parcouru $4\times 340=\np{1320}$ mètres.

\medskip

\textbf{L'orage est donc à \np{1320} mètres de Lucile.}
\end {corrige}
