On considère le programme Python suivant:

\begin{python}
def is_prime(n , L):  
	# n est un nombre, L est une liste    
    for p in L:
        if n % p == 0:
            return False
        
    return True

def liste(n):
    L = [] # liste vide
    for k in range(2,n+1):
        if is_prime(k , L) == True:
            L.append(k)
            
    return L
\end{python}

\medskip

Rappelons que l'instruction \og \texttt{L.append(k)} \fg{} insère la valeur de \texttt{k} dans la liste \texttt{L}.

\medskip

Qu'affiche l'instruction suivante dans une console Python ?

\begin{console}
>>> liste(100)
\end{console}

