Quand on connaît une température en degrés Celsius $C$ et que l'on souhaite connaître son équivalent en degrés Fahrenheit $F$, on utilise la formule suivante : $F=\dfrac{9}{5}C+32$.

\medskip

Déterminer la formule pour passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius.

