L'Indice de Masse Corporelle (IMC) d'une personne est donné par la formule: $IMC=\dfrac{m}{T^2}$, où $m$ est la masse (exprimée en kg) et $T$ la taille (en mètres).

Calculer la taille d'une personne dont l'IMC est égal à 32 et dont la masse est égale à 75 kg.

