On sait que le volume d'un cylindre de hauteur $h$ et de base circulaire de rayon $r$ est donné par la formule $\mathcal{V}=\pi r^2 h$.

\medskip

Donner la formule permettant de calculer le rayon de la base quand on connait le volume et le hauteur du cylindre.

