
\begin{enumerate}
\item $f(R)=U=RI=5R$ d'après la loi d'Ohm.

\item Tableau de valeurs de la fonction $f$ sur \intervFF{1}{10} avec un pas de 1:
\begin{center}
\begin{tabular}{|>{\cellcolor{numpagecorrige!20}}Sc|*{10}{Sc|}}
\hline
$R$ & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10\\
\hline
$f(R)$ & 5 & 10 & 15 & 20 & 25 & 30 & 35 & 40 & 45 & 50\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\begin{rem}
C'est un tableau de proportionnalité de coefficient de proportionnalité égal à 5.
\end{rem}
\item Courbe représentative de $f$ dans un repère orthonormé:
\begin{center}
\begin{tikzpicture}[yscale=0.18]
\draw[gray,dashed] (0,0) grid (10,50);
\draw[->,thick,>=latex] (0,0) -- (11,0) node[below] {R};
\draw[->,thick,>=latex] (0,0) -- (0,52) node[right] {U};
\draw[thick,red] (0,0)--(10,50);
\foreach \x in {1,2,...,10}
{
\draw[thick] (\x,0.5) -- (\x,-0.5) node[below] {\x};
\fill[green!50!black] (\x,{5*\x}) circle[x radius=2pt,y radius=10pt];
}
\foreach\y in {5,10,15,20,25,30,35,40,45,50}
{
\draw[thick] (0.1,\y) -- (-0.1,\y) node[left] {\y};
}
\end{tikzpicture}
\end{center}
\begin{rem}
On reconnaît ici la représentation d'une fonction linéaire: c'est une droite qui passe par l'origine du repère.
\end{rem}
\end{enumerate}
