En sciences physiques, la \textit{loi d'Ohm} dit que la tension $U$ (en volts) entre les bornes d'un résistor de résistance $R$ est égale au produit de l'intensité du courant électrique $I$ (en ampères) et de la valeur de $R$: $U = R \times I$.
\begin{enumerate}
\item Si l'intensité reste constamment égale à 5 ampères, quelle est la fonction $f(R)$ donnant la tension en fonction de la résistance ? 
\item Construire un tableau de valeurs de la fonction $f$ sur \intervFF{1}{10} avec un pas de 1.
\item Construire la courbe représentative de $f$ dans un repère orthonormé.
\end{enumerate}

