On souhaite simuler \numprint{1000} lancers d'un dé cubique équilibré et compter le nombre de fois que l'on obtient la face \og 1 \fg. 

Pour cela, on utilise le programme Python suivant, que vous devez compléter:

\begin{python}
from random import randint

count = 0

for i in range(...):
    d = randint(1,6)
    if d == ...:
        count = count + 1
        
print( count )
\end{python}

