
Notons $p=0,918$ la probabilité qu'un·e caondidat·e ait son bac.


L'intervalle de fluctuation au seuil de \pourcent{95} est, sur la population constituée des 500 élèves :
\[
I=\intervFF{0,797-\frac{1}{\sqrt{500}}}{0,797+\frac{1}{\sqrt{500}}}\approx\intervFF{0,7523}{0,8417}.
\]
\begin{rem}
On arrondit toujours la borne inférieure par excès et la borne supérieure par défaut.
\end{rem}

Le taux d'élèves ayant eu au moins 10 au bac blanc est  \pourcent{75,1}. Or, $0,751\not\in I$ donc le proviseur peut s'inquiéter.
