On considère la parabole d'équation $y=x^2$ sur laquelle se trouve le point A\coord{-1}{1} et le point M d'abscisse $x>-1$.

Déterminer une valeur approchée au millième de $x$ pour laquelle l'aire du domaine compris entre la parabole et [AM] est égale à 1.

