Un programme permet de générer un mot de 1 à 10 lettres en choisissant aléatoirement chacune des lettres dans un alphabet en comportant 26.

\medskip

Déterminer un ordre de grandeur du nombre de mots possibles.
\vspace*{-1.5em}

