Une urne contient $2n$ boules numérotées de 1 à $2n$ qu'on tire \textit{successivement sans remise}. 

Combien de tirages peut-on faire pour lesquels un numéro pair est toujours suivi d'un numéro impair et un numéro impair d'un numéro pair ?
\vspace*{-1.3em}

