Sur une plateforme numérique interne d'une société, on impose aux salariés la composition de leur mot de passe: il faut que ce dernier comporte:
\begin{itemize}
\item une lettre non accentuée prise dans l'alphabet latin (comportant 26 lettres), en majuscules ou minuscules;
\item un symbole parmi : \og \$ \fg, \og \# \fg, \og \& \fg, \og ? \fg et \og ! \fg ;
\item un chiffre compris entre 0 et 9 (inclus).
\end{itemize}

Le mot de passe est donc composé de trois caractères (comme: \og Z\#0 \fg).

Combien de mots de passe peuvent  ainsi être créés ?

