
$\limite{x}{0}{\left(\sqrt{1-x^2}\right)}=\sqrt{1-0^2}=1$;

$\limite{x}{0}{\cos(x)}=\cos(0)=1$.

Les deux limites (à droite et à gauche de zéro) sont égales, donc $f$ est continue en 0.
