
\begin{enumerate}
\item Dans cette question, on définit quatre points : A\coord{-5}{1}, B\coord{-2}{3}, C\coord{3}{3} et D\coord{0}{1}.

On a alors:

\begin{center}
\begin{tabular}{|*8{>{\ttfamily}Sc|}}
\hline
A[0] & A[1] & B[0] & B[1] & C[0] & C[1] & D[0] & D[1] \\
\hline
-5&1&-2&3&3&3&0&1\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

D'où:

\begin{center}
\begin{tabular}{|*4{>{\ttfamily}Sc|}}
\hline
AB[0] & AB[1] & DC[0] & DC[1] \\
\hline
3&2&3&2\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

Ainsi, les variables \texttt{AB} et \texttt{AD} contiennent les mêmes valeurs. Le programme affiche donc:
\begin{console}
True
\end{console}

\item Le test de la fonction est basé sur la valeur des coordonnées des deux vecteurs $\vv{AB}$ et $\vv{DC}$. Si les deux vecteurs sont égaux, la fonction retourne \og True \fg, sinon elle retourne \og False \fg. Or, $\vv{AB}=\vv{DC} \iff ABCD \text{ est un parallélogramme}$.

Ainsi, la fonction \texttt{isit(A,B,C,D)} retourne \og True  \fg{} si $ABCD$ est un parallélogramme, et \og False \fg{}  dans le cas contraire.
\end{enumerate}
