  \begin{questions}
    \begin{methode}
    Pour résoudre cet exercice, vous pouvez utiliser un logiciel tableur ou
    le langage Python, comme expliqué dans le cours.
    \end{methode}
  \item La valeur moyenne des mesures est
    \[\Moy{n}\approx 1{,}624.\]
  \item L'écart-type des mesures est
    \[\sigma\approx 0{,}044.\]
  \item L'incertitude-type résultant de cette série est par
    conséquent:
    \[u=\frac{\sigma}{\sqrt 7}\approx 0{,}017\]
  \item Nous arrondissons l'incertitude-type de manière à n'avoir
    qu'un chiffre significatif:
    \[u\approx 0{,}02\]
    et nous gardons donc l'expression de $\Moy{n}$ avec deux chiffres
    après la virgule:
    \[\Moy{n}\approx 1{,}62.\]
    Nous pouvons en définitive écrire:
    \[n=1{,}62\pm 0{,}02.\]
    Cette valeur est compatible avec les verres SK2 et SSK4.
  \end{questions}
