\begin{questions}
        \item  Le point de dépôt~D donne plusieurs taches. Il ne peut donc pas correspondre à un
        colorant pur.
 Il s'agit donc du point de dépôt du sirop de fraise. Les autres
        points correspondent aux quatre colorants.
 Le point le plus proche du front du solvant
        correspond à celui qui a un rapport frontal $R_f$ le plus élevé, et celui qui est
        le plus proche de la ligne de dépôt à celui qui a le rapport frontal le plus petit.
        On peut donc ainsi identifier chacun des points en fonction des $R_f$ donnés dans
        l'énoncé. On obtient le chromatogramme suivant (figure \ref{floschmittq1}).
        \begin{center}
\includegraphics{417_276_10e_chromatosol02}
\figcaption{Illustration relative à la question 1.}
\label{floschmittq1}
\end{center}
       \item  On constate que le sirop de fraise a donné deux taches, l'une à l'ordonnée
        de la tartrazine, l'autre à l'ordonnée du rouge cochenille, donc le sirop de
        fraise contient ces deux colorants (E102 et E124).
        On peut également conclure que le sirop de fraise \textsl{ne contient pas} les colorants
        E122 et E131 (azorubine et bleu patenté), et ne contient pas d'autres colorants que
        ceux pour lesquels on a fait un test, sans quoi on verrait apparaître d'autres taches
        sur la ligne du sirop de fraise.
\end{questions}


% \begin{minipage}{\linewidth - 8,2cm}
% \begin{questions}
%         \item  Le point de dépôt~D donne plusieurs taches. Il ne peut donc pas correspondre à un
%         colorant pur.
%  Il s'agit donc du point de dépôt du sirop de fraise. Les autres
%         points correspondent aux quatre colorants.
%  Le point le plus proche du front du solvant
%         correspond à celui qui a un rapport frontal $R_f$ le plus élevé, et celui qui est
%         le plus proche de la ligne de dépôt à celui qui a le rapport frontal le plus petit.
%         On peut donc ainsi identifier chacun des points en fonction des $R_f$ donnés dans
%         l'énoncé. On obtient le chromatogramme ci-contre.
%       \item  On constate que le sirop
% \end{questions}
% \end{minipage}
% \begin{minipage}{8,2cm}
% \begin{center}
% \includegraphics{chromatosol01}
% \end{center}
% \begin{center}
% \includegraphics{chromatosol02}
% \end{center}
% \end{minipage}
% \begin{questions}
% \item[]  de fraise a donné deux taches, l'une à l'ordonnée
%         de la tartrazine, l'autre à l'ordonnée du rouge cochenille, donc le sirop de
%         fraise contient ces deux colorants (E102 et E124).
%         On peut également conclure que le sirop de fraise \textsl{ne contient pas} les colorants
%         E122 et E131 (azorubine et bleu patenté), et ne contient pas d'autres colorants que
%         ceux pour lesquels on a fait un test, sans quoi on verrait apparaître d'autres taches
%         sur la ligne du sirop de fraise.
% \end{questions}
