\begin{questions}
 \item Les étapes d'une synthèse organique ont lieu dans l'ordre suivant:
 Réaction chimique (pour former les produits)\\
 Extraction (pour récupérer le produit intéressant)\\
 Purification (pour purifier le produit à isoler)\\
 Calcul du rendement (pour évaluer l'efficacité de la synthèse).
 (réponse \choix[b]).

 \item Un catalyseur permet d'accélérer une réaction chimique sans intervenir dans le bilan. \'A la fin de la réaction, il est présent dans les mêmes quantités qu'au début (réponse \choix[d]).

 \item Le chauffage à reflux n'est pas une technique de séparation. Il est utiliser pour réaliser la synthèse d'une substance chimique (réponse \choix[b]).
La chromatographie sur couche mince ne peut pas être utilisée comme technique de séparation, en revanche une chromatographie sur colonne permet de séparer différents constituants.

\item Le rendement d'une synthèse correspond   au rapport entre la masse de produit réellement obtenue et la masse que l'on peut théoriquement obtenir (et non l'inverse).Il est sompris entre 0 et 1 et ne peut jamais être supérieur à 100\%. La bonne réponse est donc la réponse \choix[c].

\item Une ampoule à décanter  permet de séparer deux liquides non miscibles de densité différentes (réponse \choix[d]).

\end{questions}
