    \be
        \item
        \be
            \item Un champ électrostatique uniforme est caractérisé par un vecteur champ qui demeure le même en tout point de l'espace ; ses
            lignes de champ sont des segments de droite (\emph{cf}. figure 1).
            \item En un point $M$ quelconque d'une ligne de champ, le champ électrique $\vec{E}$ est tangent à la ligne de champ (parallèle à
            la ligne de champ sur la figure 1 page suivante).
            \Form{047_champs_502}
        \ee
        \item
        \be
            \item Un proton, de charge $q_p=e$, plongé dans un champ électrique $\vec{E}$ d'intensité $E$, est soumis à une force
            ${\vec{F}=q_p\,\vec{E}=e\,\vec{E}}$, dont l'intensité vaut :
            \[F=e\times E=1,6.10^{-19}\times 2.10^3=3,2.10^{-16}\text{ N}.
            \]
            \item La relation $\vec{F}=e\,\vec{E}$ montre que le vecteur $\vec{F}$ est colinéaire à $\vec{E}$ et possède le même sens car
            ${e>0}$ (\emph{cf}. figure 2).
        \ee
    \ee
