\begin{questions}
\item Réponse \choix[c]. En effet, la tension est proportionnelle au poids de la partie
de la corde qui est située au-dessous, laquelle est proportionnelle à la masse linéique. Le quotient
$T/\mu$ ne dépend donc pas de la masse linéique, et la célérité non plus.

\item Réponse \choix[a]. La tension est en effet plus grande en haut de la corde (en vertu de la première réponse à la question 9), et la célérité des ondes mécaniques est également plus grande.

%\item Réponse \choix[b]. Il y a exclusivement déplacement global de matière, et aucune oscillation des éléments composant la cordelette.

\item Réponse \choix[b]. Les ondes sonores se propagent de proche en proche suite à des compressions
et détentes successives de tranches d'air (ou d'un gaz quelconque). Elles ne peuvent donc pas se propager dans
le vide.

\item Réponse \choix[c]. La tension de l'ensemble vaut en effet $2mg$, et la masse linéique vaut $2\mu$. Le fait que les deux cordes soient rendues solidaires n'a pas d'importance, elles bougent
simplement de concert et les ondes s'y propagent donc à la célérité $v$. Le choix \choix[f] est absurde : la grandeur suggérée n'a pas les dimensions d'une vitesse !
\end{questions}
