\begin{questions}
\item Réponse \choix[b]. En effet on a : $\lambda = \frac v\nu.$
%\item Réponse \choix[a]. Si l'ouverture est plus grande que la longueur d'onde, l'onde n'est pas diffractée.
\item Réponse \choix[b]. Les sons aigus ont une fréquence plus grande que les sons graves.
\item  Réponse \choix[b]. Les sons graves ont donc une longueur d'onde plus grande que les sons aigus.
%\item Réponse \choix[a]. L'ouverture diffracte préférentiellement les grandes longueurs d'onde (supérieures à sa taille), donc les sons suffisamment graves.
%\item Réponse \choix[b]. Les sons vont être diffractés typiquement lorsque leur longueur d'onde sera plus grande que le diamètre de l'ouverture, soit $34$~cm. Puisqu'en une seconde, les ondes sonores parcourent $\numprint{1000}$ fois cette distance (soit $340$~m), cela correspond à une fréquence de $\numprint{1000}$~Hz.\\Cette fréquence est audible.
\item Réponse \choix[a].
\item Réponse \choix[b]. Il suffit d'utiliser la relation $\lambda=\frac v \nu$.
\end{questions}
