On constate que le volume à condenser est égal au double du volume
occupé par une mole, donc nous condensons $n=2$~mol de molécules d'eau.

La masse molaire de l'eau
est $M=M(\text{O})+2M(\text{H})=18{,}0$~g.mol$^{-1}$, donc cela représente une masse d'eau
égale à :
\[m = M\times n = 18{,}0 \times 2 = 36\text{ g}.\]
Cela représente donc en définitive~36~cm$^3$ d'eau, puisque la densité de l'eau vaut~$1{,}00$ par définition.
