  \begin{questions}
  \item La quantité de matière en diiode hydraté introduite est :
    \[n=c\times V=1{,}00\times 10^{-1}\times 1{,}00=0{,}1\mbox{~mol}.\]
  \item La masse introduite est $m=31$~g donc la masse molaire du corps
    dissous est :
    \[M=\frac mn=\frac{31{,}0}{1{,}00\times
        10^{-1}}=310\mbox{~g.mol}^{-1}.\]
  \item D'un autre côté, cette masse molaire peut s'écrire :
    \[M=2M(I)+2nM(H)+nM(O)=254+18n\]
    On a donc :
    \[254+18n=310\mbox{~~~soit :~~~}n=\frac{310-254}{18}=3{,}1.\]
    On a déduit que $n=3$ : chaque molécule de diiode est entourée
    de trois molécules d'eau.
  \end{questions}
