    \be
        \item La courbe d'étalonnage $A=f(C)$ se déduit des valeurs numériques fournies par l'énoncé :
        \Form{279_matiere_509}
        \item L'alignement de ces points montre que la courbe d'étalonnage s'apparente à un segment de droite qui passe par l'origine. Il
        existe donc un coefficient $k$ (coefficient directeur de la droite) permettant de poser :
        \begin{equation}\label{1210121}
        A=k\times C.
        \end{equation}
        À condition que $k=\ep\ell$, cette relation confirme la loi de Beer-Lambert: ${A=\ep\ell\times C}$.
        \item Puisque le point $P$, de coordonnées ${C_P=5\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}=5.10^{-3}\M}$ et
        ${A_P=1,48}$ appartient à la droite d'étalonnage, il vérifie la relation (\ref{1210121}), au même titre que les grandeurs $C'$ et
        ${A'=1,12}$ :
        \begin{eqnarray*}
        \left\{\begin{array}{l}
        A'=k\times C'\\
        A_P=k\times C_P
        \end{array}\right.
        & \Rightarrow & \frac{A'}{A_P}=\frac{C'}{C_P}\Rightarrow C'=C_P\times\frac{A'}{A_P}\\
        & \Rightarrow & C'=5.10^{-3}\times\frac{1,12}{1,48}\\
        & \Rightarrow & 3,78.10^{-3}\M =3,78\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}.
        \end{eqnarray*}
    \ee
