La quantité de matière en diiode
dans la première
solution est donnée par :
\[n=C\times V=0{,}5\times 0{,}1=0{,}05\mbox{~mol}.\]
On notera qu'il ne faut pas oublier de convertir les millilitres
(mL) en litres (L) avant d'effectuer l'application numérique.
De la même manière, la quantité de matière en diiode
dans la seconde solution
est :
\[n'=C'\times V'=0{,}1\times 0{,}5=0{,}05\mbox{~mol}.\]
 Dans le mélange, la quantité de matière totale en diiode
est donc : $n_t=n+n'$, soit $n_t=0{,}1$~mol. En outre, le volume du mélange est $V_t=V+V'$.

La concentration du diiode est donc :
\[[{\rm I_2}]=\frac{n_t}{V_t}=\frac{0{,}1}{0{,}1+0{,}5}
\approx 0{,}17\mbox{~mol.L}^{-1}.\]
