  \begin{questions}
  \item La concentration massique est donnée par:
\[C_m=\frac{m}{V}=\frac{500}{150}=3{,}3\mbox{~mg.mL}^{-1}=3{,}30\mbox{~g.L}^{-1}.\]
\item On commence par évaluer la masse molaire $M$ du
  paracétamol. Elle vaut:
\begin{align*}
M&=8M(\text{C})+9M(\text{H})+M(\text{N})+2M(\text{O})=8\times
12+9+14+16\times 2\\
&=151\mbox{~g.mol}^{-1}.
\end{align*}
\enlargethispage*{2em}
On en déduit la concentration molaire en paracétamol:
\[c=\frac{C_m}{M}=\frac{3{,}3}{151}=2{,}20\times 10^{-2}\mbox{~mol.L}^{-1}.\]
\item Il s'agit d'une dissolution.
  \end{questions}
  \newpage
