  \begin{questions}
  \item La densité du dichlorométhane est donnée par:
    \[d = \frac
    mV=\frac{33{,}3}{25{,}0}=1{,}33\mbox{~g.mL}^{-1}=1{,}33.\]
  \item On utilise la densité pour
    déterminer le volume correspondant. Nous avons:
    \[V =
    \frac{m}{d}=\frac{55{,}0}{1{,33}}=41{,}4\mbox{~cm}^3=41{,}4\mbox{~mL}.\]
    Il nous faut prélever $41{,}4$~mL du solvant.
  \end{questions}
