\qrset{height=1.1cm,version=5}\rput(-1,-0.4){
\psframebox{\qrcode{https://media.prepamath.fr/IL1NSIch04exVF}}}
On peut remarquer que les variables $x$ et $y$ sont déclarées avec le type \og double \fg. Or, $y$ prend la valeur \texttt{convert(x)}, qui est une fonction de type \og int \fg; il y a donc ici une confusion de types.

Pour que le programme fonctionne, il faudrait déclarer la fonction ainsi : \og \texttt{double convert(x)} \fg.
